;	'Ghostscript Interpreter DLL'
LIBRARY		GSDLL32METRO
EXPORTS	
		DllEntryPoint
		DllMain
		gsdll_revision		@1
		gsdll_init		@2
		gsdll_execute_begin	@3
		gsdll_execute_cont	@4
		gsdll_execute_end	@5
		gsdll_exit		@6
;		gsdll_lock_device	@7
;		gsdll_copy_dib  	@8
;		gsdll_copy_palette 	@9
;		gsdll_draw		@10
;		gsdll_get_bitmap_row	@11
		gsdll_init_with_encoding
		gsdll_initA
		gsdll_initW
		gsapi_revision
		gsapi_new_instance
		gsapi_delete_instance
		gsapi_init_with_args
		gsapi_init_with_argsA
		gsapi_init_with_argsW
		gsapi_run_string_begin
		gsapi_run_string_continue
		gsapi_run_string_end
		gsapi_run_string_with_length
		gsapi_run_string
		gsapi_run_file
		gsapi_exit
		gsapi_set_stdio
		gsapi_set_poll
		gsapi_set_display_callback
		gsapi_set_visual_tracer
		gsapi_set_arg_encoding
